

 \documentclass[a4paper]{asimbook}

   \usepackage{a4wide}
   \usepackage{makeidx}
   \usepackage{fancyhdr}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage{multicol}
   \usepackage{float}
   \usepackage{textcomp}
   \usepackage{alltt}
   \usepackage{times}
   \ifx\pdfoutput\undefined
     \usepackage[ps2pdf,pagebackref=true,colorlinks=true,linkcolor=blue]{hyperref}
     \usepackage{pspicture}
   \else
     \usepackage[pdftex,pagebackref=true,colorlinks=true,linkcolor=blue]{hyperref}
   \fi
   \usepackage{doxygen}

   \makeindex
   \setcounter{tocdepth}{1}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
   \raggedbottom


 \begin{document}

   \begin{titlepage}
     \vspace*{7cm}
     \begin{center}
     {\Large Hurricane Design Viewer Reference Manual\\[1ex]\large 3.\+0 }\\
     \vspace*{1cm}
     {\large Generated by Doxygen 1.8.14}\\
     \vspace*{0.5cm}
     {\small Fri Oct 19 2018 09:33:20}\\
     \end{center}
   \end{titlepage}

   \clearemptydoublepage
   \pagenumbering{roman}

   \tableofcontents
   \clearemptydoublepage

   \pagenumbering{arabic}
\chapter{Module Index}
\input{modules}
\chapter{Class Index}
\input{annotated}
\chapter{Module Documentation}
\input{group__graphicsGroup}
\chapter{Class Documentation}
\input{classHurricane_1_1CellImage}
\input{classHurricane_1_1CellPrinter}
\input{classHurricane_1_1CellViewer}
\input{classHurricane_1_1CellWidget}
\input{classHurricane_1_1DisplayStyle}
\input{classHurricane_1_1Graphics}
\input{classHurricane_1_1InspectorWidget}
%--- End generated contents ---

% Index
\backmatter
\newpage
\phantomsection
\clearemptydoublepage
\addcontentsline{toc}{chapter}{Index}
\printindex

\end{document}
