<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">

 \documentclass[a4paper]{asimbook}

   \usepackage{a4wide}
   \usepackage{makeidx}
   \usepackage{fancyhdr}
   \usepackage{graphicx}
   \usepackage{multicol}
   \usepackage{float}
   \usepackage{textcomp}
   \usepackage{alltt}
   \usepackage{times}
   \ifx\pdfoutput\undefined
     \usepackage[ps2pdf,pagebackref=true,colorlinks=true,linkcolor=blue]{hyperref}
     \usepackage{pspicture}
   \else
     \usepackage[pdftex,pagebackref=true,colorlinks=true,linkcolor=blue]{hyperref}
   \fi
   \usepackage{doxygen}

   \makeindex
   \setcounter{tocdepth}{1}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
   \raggedbottom


 \begin{document}

   \begin{titlepage}
     \vspace*{7cm}
     \begin{center}
     {\Large Hurricane Analog Reference Manual\\[1ex]\large 3.\+0 }\\
     \vspace*{1cm}
     {\large Generated by Doxygen 1.9.1}\\
     \vspace*{0.5cm}
     {\small Tue Feb 21 2023 17:17:25}\\
     \end{center}
   \end{titlepage}

   \clearemptydoublepage
   \pagenumbering{roman}

   \tableofcontents
   \clearemptydoublepage

   \pagenumbering{arabic}
\chapter{Main Page}
\label{index}\hypertarget{index}{}\input{index}
%--- End generated contents ---

% Index
\backmatter
\newpage
\phantomsection
\clearemptydoublepage
\addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
\printindex

\end{document}
</pre></body></html>